From e96af5ce5e8dd00cf8a31d4812f416583defa449 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ariel Costas Guerrero <ariel@costas.dev>
Date: Sun, 13 Apr 2025 13:00:43 +0200
Subject: New article, fix sass

---
 src/data/blog/configurar-php-iis.mdx | 111 -----------------------------------
 1 file changed, 111 deletions(-)
 delete mode 100644 src/data/blog/configurar-php-iis.mdx

(limited to 'src/data/blog/configurar-php-iis.mdx')

diff --git a/src/data/blog/configurar-php-iis.mdx b/src/data/blog/configurar-php-iis.mdx
deleted file mode 100644
index cce6051..0000000
--- a/src/data/blog/configurar-php-iis.mdx
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
----
-title: "Alojar aplicación PHP en servidor IIS"
-description: "Un breve tutorial de cómo alojar una aplicación PHP en un servidor IIS para desarrollo"
-publishedAt: 2024-08-21
----
-
-En este tutorial, aprenderás a alojar una aplicación PHP en un servidor IIS. IIS es un servidor web desarrollado por Microsoft que viene instalado con Windows y es usable tanto en Windows Server como en escritorios Windows 10/11 Pro y Enterprise.
-
-Si no tienes PHP instalado, puedes descargarlo desde [php.net](https://www.php.net/downloads) y seguir las instrucciones de instalación. También debes tener IIS activado como característica de Windows (en escritorio) o como rol de servidor (en Windows Server).
-
-Para este tutorial, suponemos que estamos usando lo siguiente:
-
-- Ruta de la aplicación: `C:\users\user\app\public` (usamos `public` al alojar una aplicación Symfony, pero debe ser donde estén los archivos PHP públicos)
-- Dominio de la aplicación: `app.internal` (`.internal` está reservado para uso interno)
-- PHP instalado en `C:\php`
-- IIS habilitado y funcionando (en `localhost:80` deberías ver la página de inicio de IIS)
-- [MKCert](https://mkcert.dev) instalado para generar certificados TLS autofirmados
-
-## Crear un certificado TLS autofirmado
-
-Para poder acceder a tu servidor de forma segura, necesitas un certificado TLS. Puedes usar un certificado autofirmado para propósitos de desarrollo. Para crear un certificado autofirmado, ejecuta los siguientes comandos en PowerShell:
-
-```powershell
-mkcert -install
-mkcert -p12 app.internal
-```
-
-Esto generará un certificado `app.internal.p12` en el directorio actual. Posteriormente, hay que ir a IIS e importar el certificado a nivel servidor (en Seguridad -> Certificados de servidor -> Importar y seleccionando "todos los archivos" para encontrar el archivo `.p12`).
-
-## Creación del site
-
-En la barra izquierda, en Sitios hacemos clic derecho y seleccionamos Agregar sitio. En el cuadro de diálogo, rellenamos los campos de la siguiente manera:
-
-- Nombre del sitio: `app` (o el nombre que prefieras)
-- Ruta de acceso física: `C:\users\user\app\public`
-- Enlace:
-    - Tipo: `https`
-    - Dirección IP: `Todas las direcciones no asignadas`
-    - Puerto: `443`
-    - Nombre del host: `app.internal`
-    - Requerir indicación del nombre del servidor: `Sí`
-    - Deshabilitar [...] `No`
-    - Certificado: `app.internal`
-- Iniciar sitio web inmediatamente: `Sí`
-
-Hacemos clic en Aceptar y el sitio se creará. Pero aún hay que configurar PHP y la reescritura de URL (si el enrutamiento se hace por el propio framework, como en Symfony).
-
-Antes de eso, hay que pulsar en la parte derecha en "Configuración básica" y cerciorarse de que el grupo de aplicaciones es `DefaultAppPool`. Si no lo es, hay que cambiarlo para que el sitio funcione correctamente.
-
-## Configuración de PHP
-
-Dentro del Sitio, ir a "Componentes del servidor -> Asignaciones de controlador -> Agregar asignación de módulo" y rellenar los campos de la siguiente manera:
-- Ruta de acceso de solicitudes: `*.php`
-- Módulo: `FastCgiModule`
-- Ejecutable: `C:\php\php-cgi.exe`
-- Nombre: `PHP` (o el nombre que prefieras)
-
-Hacemos clic en Aceptar y el módulo se añadirá. Ahora, hay que configurar la reescritura de URL.
-
-## Configuración de la reescritura de URL
-
-Primero, hay que autorizar variables de servidor. Dentro del Sitio, ir a "Caracterísitcas de HTTP -> Reglas de reescritura" y hacer clic en la barra derecha en "Ver variables de servidor". Añadir las siguientes variables:
-
-- `HTTP_X_FORWARDED_SCHEMA`
-- `HTTP_X_FORWARDED_PROTO`
-- `HTTP_X_FORWARDED_HOST`
-- `HTTP_X_FORWARDED_FOR`
-
-Hacer clic en Aceptar y volver a la pantalla de reglas de reescritura. Hacer clic en "Agregar reglas" y seleccionar "Regla de blanco" dentro de "Reglas de entrada". Rellenar los campos de la siguiente manera:
-
-- Nombre: `Symfony`
-- Coincidir dirección URL:
-    - Dirección URL solicitada: `Coincide con el patrón`
-    - Usando: `Expresiones regulares`
-    - Patrón: `^(.*)$`
-    - Omitir mayúsculas y minúsculas: `Desmarcado`
-- Condiciones:
-    - Agrupación lógica: `Coincide con todas`
-    - Añadir condición:
-        - Entrada: `{REQUEST_FILENAME}`
-        - Comprobar si la cadena de entrada: `No es un archivo`
-    - Seguir los grupos de captura a través de condiciones: `Desmarcado`
-- Variables de servidor:
-    - Agregar...:
-        - Nombre: `HTTP_X_FORWARDED_PROTO`
-        - Valor: `https`
-        - Remplazar el valor existente: `Marcado`
-    - Agregar...:
-        - Nombre: `HTTP_X_FORWARDED_SCHEMA`
-        - Valor: `https`
-        - Remplazar el valor existente: `Marcado`
-    - Agregar...:
-        - Nombre: `HTTP_X_FORWARDED_HOST`
-        - Valor: `{HTTP_HOST}`
-        - Remplazar el valor existente: `Marcado`
-    - Agregar...:
-        - Nombre: `HTTP_X_FORWARDED_FOR`
-        - Valor: `{REMOTE_ADDR}`
-        - Remplazar el valor existente: `Marcado`
-- Acción:
-    - Tipo de acción: `Reescribir`
-    - Reescribir dirección URL: `/index.php`
-    - Anexar cadena de consulta: `Marcado`
-    - Dirección URL reescrita de registro: `Desmarcado`
-- Detener procesamiento de reglas: `Desmarcado`
-
-Hacer clic en Aceptar y la regla se añadirá. Ahora, la aplicación PHP debería estar alojada en el servidor IIS y accesible en `https://app.internal`.
-
-## Conclusión
-
-En este tutorial, aprendiste a alojar una aplicación PHP en un servidor IIS. Aprendiste a crear un certificado TLS autofirmado, a configurar PHP y a configurar la reescritura de URL para que la aplicación funcione correctamente. Ahora puedes alojar aplicaciones PHP en un servidor IIS y acceder a ellas de forma segura.
-- 
cgit v1.3

